EXPORTS
	_gp_params_destroy
	gimp_data_directory
	gimp_datafiles_check_extension
	gimp_datafiles_read_directories
	gimp_directory
	gimp_locale_directory
	gimp_gtkrc
	gimp_parasite_compare
	gimp_parasite_copy
	gimp_parasite_data
	gimp_parasite_data_size
	gimp_parasite_flags
	gimp_parasite_free
	gimp_parasite_has_flag
	gimp_parasite_is_persistent
	gimp_parasite_is_type
	gimp_parasite_is_undoable
	gimp_parasite_name
	gimp_parasite_new
	gimp_path_free
	gimp_path_get_user_writable_dir
	gimp_path_parse
	gimp_path_to_str
	gimp_personal_rc_file
	gimp_pixpipe_params_build
	gimp_pixpipe_params_init
	gimp_pixpipe_params_parse
	gimp_plug_in_directory
	gimp_signal_private
	gimp_sysconf_directory
;	gimp_unit_get_abbreviation
;	gimp_unit_get_deletion_flag
;	gimp_unit_get_digits
;	gimp_unit_get_factor
;	gimp_unit_get_identifier
;	gimp_unit_get_number_of_built_in_units
;	gimp_unit_get_number_of_units
;	gimp_unit_get_plural
;	gimp_unit_get_singular
;	gimp_unit_get_symbol
;	gimp_unit_new
;	gimp_unit_set_deletion_flag
	gp_config_write
	gp_extension_ack_write
	gp_has_init_write
	gp_init
	gp_proc_install_write
	gp_proc_return_write
	gp_proc_run_write
	gp_proc_uninstall_write
	gp_quit_write
	gp_temp_proc_return_write
	gp_temp_proc_run_write
	gp_tile_ack_write
	gp_tile_data_write
	gp_tile_req_write
	wire_clear_error
	wire_destroy
	wire_error
	wire_flush
	wire_read
	wire_read_double
	wire_read_int16
	wire_read_int32
	wire_read_int8
	wire_read_msg
	wire_read_string
	wire_register
	wire_set_flusher
	wire_set_reader
	wire_set_writer
	wire_write
	wire_write_double
	wire_write_int16
	wire_write_int32
	wire_write_int8
	wire_write_msg
	wire_write_string
